伟德bevictor网站

图片
图片
图片
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
图片
全站搜索
更多
导航菜单
网站首页
教学管理
  • 教务网
  • 实训中心
招生就业
学生管理
继续教育
  • 环科所
  • 环境工程公司
科学研究
图 书 馆
新闻详情
长深国家高速公路河源热水至惠州平南段改扩建工程项目声环境敏感点现状监测项目技术协助询价结果公示
作者:管理员    发布于:2025-01-15   点击次数:6766    文字:【】【】【

长深国家高速公路河源热水至惠州平南段改扩建工程项目声环境敏感点现状监测项目技术协助已于2025年1月15日以询价方式完成。经评审,广东绿鑫环保工程有限公司为《长深国家高速公路河源热水至惠州平南段改扩建工程项目声环境敏感点现状监测项目技术协助》成交人,成交价为31.6万元。

现予以公示,公示期为3个日历天。

如对以上结果有异议的,请在公示期内以书面形式向我校科学技术部或纪检室反映,逾期将不予受理。

科学技术部联系人:黄老师   联系电话:13826497918

纪检室联系人:陈老师       联系电话:19865000170


伟德bevictor网站

2025年1月15日


 
 
 
友情链接
图片
图片
友情链接
  • 环境科学研究所    |
  • 广东环院环境工程有限公司    |
  • 分析测试中心    |
  • 继续教育伟德bevictor网站    |
自定内容
更多
伟德bevictor网站 办公室电话:0757-81773199
地址:广州市天河区员村西街5号大院 / 佛山市南海区桂丹西路98号
邮编: 510655?/ 528216   粤ICP备12046464号
插件标题
更多
bevictor伟德网页邀请版APPv6.5.12