伟德bevictor网站

图片
图片
图片
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
图片
全站搜索
更多
导航菜单
网站首页
教学管理
  • 教务网
  • 实训中心
招生就业
学生管理
继续教育
  • 环科所
  • 环境工程公司
科学研究
图 书 馆
新闻详情
伟德bevictor网站关于2012年最低录取分数线的更正说明
作者:管理员    发布于:2013-06-28   点击次数:18239    文字:【】【】【

在《2013年广东省招生专业目录》理科版第12页、文科版第11页中,关于我院2012年最低录取分数线的数据有误,应更正为:

2012年伟德bevictor网站最低录取分数线:理科400分,文科445分,“3+证书类” 220分。

 

 
 
 
友情链接
图片
图片
友情链接
自定内容
更多
伟德bevictor网站 办公室电话:0757-81773199
地址:广州市天河区员村西街5号大院 / 佛山市南海区桂丹西路98号
邮编: 510655?/ 528216   粤ICP备12046464号
插件标题
更多
bevictor伟德网页邀请版APPv6.5.12